"use client";

import React from "react";
import MonitoringDashboard from "@/components/admin/MonitoringDashboard";

export default function MonitoringPage() {
  return (
    <div className="min-h-screen bg-gray-50">
      <div className="w-full max-w-none px-4 py-8 space-y-8">
        {/* 헤더 */}
        <div>
          <h1 className="text-2xl font-bold">모니터링</h1>
          <p className="text-muted-foreground">
            배치 작업 실행 상태를 실시간으로 모니터링합니다.
          </p>
        </div>

        {/* 모니터링 대시보드 */}
        <MonitoringDashboard />
      </div>
    </div>
  );
}
